{{{#!sql
INSERT INTO "User" (user_name, user_surname, password, role) VALUES
('Јован', 'Досев', 'password123', 'студент'),
('Марија', 'Стефановска', 'securepass', 'професор'),
('Александар', 'Илиев', 'alicepwd', 'студент');

INSERT INTO LabEquipment (equipment_name, type, description, safety_info) VALUES
('Бекер', 'Стаклена опрема', 'Се користи за мешање и загревање течности.', 'Внимавајте при ракување.'),
('Пипета', 'Стаклена опрема', 'Се користи за мерење и пренесување мали количини течности.', 'Избегнувајте контакт со силни киселини.'),
('Бунзенов горилник', 'Опрема за загревање', 'Се користи за загревање супстанции.', 'Обезбедете добра вентилација.');

INSERT INTO Elements (symbol, element_name, atomic_number, atomic_weight, melting_point, boiling_point, hazard_type, description_element) VALUES
('H', 'Водород', 1, 1.008, -259.16, -252.87, 'Запалив', 'Безбоен гас кој е високо запален.'),
('He', 'Хелиум', 2, 4.0026, -272.2, -268.93, 'Нема опасност', 'Лесен гас кој не гори и не е токсичен.'),
('Li', 'Литиум', 3, 6.94, 180.54, 1342, 'Реактивен', 'Мек метал кој реагира со вода.'),
('Be', 'Берилиум', 4, 9.0122, 1287, 2469, 'Токсичен', 'Метал со висока цврстина и токсичност.'),
('B', 'Бор', 5, 10.81, 2075, 4000, 'Реактивен', 'Тврда супстанца која е важна за производството на стакло.'),
('C', 'Јаглерод', 6, 12.011, 3550, 4027, 'Нема опасност', 'Основна компонента на животот; може да биде во различни форми (графит и дијамант).'),
('N', 'Азот', 7, 14.007, -210.0, -195.8, 'Нема опасност', 'Гас кој сочинува околу 78% од атмосферата.'),
('O', 'Кислород', 8, 15.999, -218.79, -182.96, 'Поддржува горење', 'Клучен гас за дишењето и горењето.');

INSERT INTO Reaction (element1_id, element2_id, product, conditions) VALUES 
(1, 8, 'H2O', 'Собна температура и нормален притисок'), -- Водород + Кислород -> Вода
(3, 1, 'LiH', 'При загревање до 300°C'); -- Литиум + Водород -> Литиум хидрид

INSERT INTO Experiment (user_id, reaction_id, result, safety_warning) VALUES 
(1, 1, 'Вода', 'Внимавајте поради запаливоста на водородот.'),
(2, 2, 'Литиум хидрид', 'Литиумот е високо реактивен');

INSERT INTO ExperimentLabEquipment (experiment_id, equipment_id) VALUES
(1, 1), -- Бекер користен во Експеримент 1
(1, 2), -- Пипета користена во Експеримент 1
(2, 3); -- Бунзенов горилник користена во Експеримент 2
}}}